FALSA FOLHA DE ROSTO

Reitora Vice-Reitor | Márcia Abrahão Moura Enrique Huelva
Diretora Conselho editorial | Germana Henriques Pereira Germana Henriques Pereira (Presidente) Fernando César Lima Leite Ana Flávia Magalhães Pinto César Lignelli Flávia Millena Biroli Tokarski Liliane de Almeida Maia Maria Lidia Bueno Fernandes Mônica Celeida Rabelo Nogueira Roberto Brandão Cavalcante Sely Maria de Souza Costa Wilsa Maria Ramos

FOLHA DE ROSTO

| Equipe editorial
Coordenação de produção editorial Revisão Diagramação | Marília Carolina de Moraes Florindo Nome do revisor Nome do diagramador
| © 2021 Editora Universidade de Brasília Direitos exclusivos para esta edição: Editora Universidade de Brasília SCS, quadra 2, bloco C, nº 78, edifício OK, 2º andar, CEP 70302-907, Brasília, DF Telefone: (61) 3035-4200 Site: www.editora.unb.br E-mail: contatoeditora@unb.br Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser armazenada ou reproduzida por qualquer meio sem a autorização por escrito da Editora.
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Universidade de Brasília
Impresso no Brasil